7 0 7 5 8 0 8 5 024681 0 1 8 9 0 1 9 1 0 1 9 3 0 1 9 5 0 1 9 7 0 1 9 9 0 T o p e k a , K a n s a s C l i m a t e R e c o r d June, July, August Average Temperature and Rainfall

Temperature (ßF)

Rainfall (inches/month)Year

Dust Bowl Period

RainfallTemperature